X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/1de8d512b7c844d67b2dab36addc89868e68c9b6..1baa0a9db5e1721dca079ce4f7b1f8e9f2d12e5a:/docs/latex/wx/fontlist.tex

diff --git a/docs/latex/wx/fontlist.tex b/docs/latex/wx/fontlist.tex
index 592a675779..6a4776a20e 100644
--- a/docs/latex/wx/fontlist.tex
+++ b/docs/latex/wx/fontlist.tex
@@ -16,6 +16,10 @@ deleted and their resources freed, eliminating the possibility of `memory leaks'
 
 <wx/gdicmn.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxFont}{wxfont}
