X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/1d89c6a711bdd0bd2915f2a34fac5b5f1b834f99..93ed8ff7707eec179cf99f2f2f3c36f27916b068:/docs/latex/wx/window.tex

diff --git a/docs/latex/wx/window.tex b/docs/latex/wx/window.tex
index 2fe535f6ad..7fdb71cc7f 100644
--- a/docs/latex/wx/window.tex
+++ b/docs/latex/wx/window.tex
@@ -3170,7 +3170,7 @@ implements the following methods:\par
 
 \membersection{wxWindow::SetSizeHints}\label{wxwindowsetsizehints}
 
-\func{virtual void}{SetSizeHints}{\param{int}{ minW=-1}, \param{int}{ minH=-1}, \param{int}{ maxW=-1}, \param{int}{ maxH=-1},
+\func{virtual void}{SetSizeHints}{\param{int}{ minW}, \param{int}{ minH}, \param{int}{ maxW=-1}, \param{int}{ maxH=-1},
  \param{int}{ incW=-1}, \param{int}{ incH=-1}}
 
 \func{void}{SetSizeHints}{\param{const wxSize\&}{ minSize},
