X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/1c6c52fdefbee79857043cabd7e7e2f768bb09ad..e31f4da5f0e888e3bae947061be02a427c570372:/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex

diff --git a/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex b/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex
index 1d05234c5f..f3ce165ad3 100644
--- a/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex
+++ b/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex
@@ -127,6 +127,8 @@ Deprecated for \helpref{ScrollRowPages()}{wxvarvscrollhelperscrollrowpages}.
 
 Deprecated for \helpref{ScrollToRow()}{wxvarvscrollhelperscrolltorow}.
 
+\membersection{wxVScrolledWindow::SetLineCount}\label{wxvscrolledwindowsetlinecount}
+
 \func{void}{SetLineCount}{\param{size\_t }{count}}
 
 Deprecated for \helpref{SetRowCount()}{wxvarvscrollhelpersetrowcount}.
