X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/1c6c52fdefbee79857043cabd7e7e2f768bb09ad..9e967d5417d49764276cf121a32c35d5770b1332:/docs/latex/wx/varscrollhelperbase.tex

diff --git a/docs/latex/wx/varscrollhelperbase.tex b/docs/latex/wx/varscrollhelperbase.tex
index ad8e3f7d4f..e781d4511e 100644
--- a/docs/latex/wx/varscrollhelperbase.tex
+++ b/docs/latex/wx/varscrollhelperbase.tex
@@ -27,6 +27,10 @@ from wxVarScrollHelperBase directly.
 
 <wx/vscroll.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxHScrolledWindow}{wxhscrolledwindow},
