X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/1be9182df86e9a902fe9ab6edef960fdc449fed6..3cc305b2b4a0674c56c84d7088cfd70676b850f0:/docs/latex/wx/dataviewmodel.tex

diff --git a/docs/latex/wx/dataviewmodel.tex b/docs/latex/wx/dataviewmodel.tex
index 095ce8918e..a6aea22851 100644
--- a/docs/latex/wx/dataviewmodel.tex
+++ b/docs/latex/wx/dataviewmodel.tex
@@ -19,6 +19,10 @@ of the abstract wxDataViewModel.
 
 <wx/dataview.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxAdv}{librarieslist}
+
 \membersection{wxDataViewModel::wxDataViewModel}\label{wxdataviewmodelwxdataviewmodel}
 
 \func{}{wxDataViewModel}{\void}
@@ -119,14 +123,6 @@ Adds {\it notifier} to the internal list of notifers.
 
 See also \helpref{RemoveNotifier}{wxdataviewlistmodelremovenotifier}.
 
-\membersection{wxDataViewListModel::AddViewingColumn}\label{wxdataviewlistmodeladdviewingcolumn}
-
-\func{void}{AddViewingColumn}{\param{wxDataViewColumn* }{view\_column}, \param{unsigned int }{model\_column}}
-
-Used internally. Used for maintaining a list of
-\helpref{wxDataViewColumn}{wxdataviewcolumn} that
-display a certain column of this model.
-
 \membersection{wxDataViewListModel::Cleared}\label{wxdataviewlistmodelcleared}
 
 \func{bool}{virtual Cleared}{\void}
@@ -171,14 +167,6 @@ Removes the notifier from the list of notifiers.
 
 See also \helpref{AddNotifier}{wxdataviewlistmodeladdnotifier}.
 
-\membersection{wxDataViewListModel::RemoveViewingColumn}\label{wxdataviewlistmodelremoveviewingcolumn}
-
-\func{void}{RemoveViewingColumn}{\param{wxDataViewColumn* }{column}}
-
-Used internally. Used for maintaining a list of
-\helpref{wxDataViewColumn}{wxdataviewcolumn} that
-display a certain column of this model.
-
 \membersection{wxDataViewListModel::RowAppended}\label{wxdataviewlistmodelrowappended}
 
 \func{virtual bool}{RowAppended}{\void}
