X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/1baa0a9db5e1721dca079ce4f7b1f8e9f2d12e5a..73862e49f4c478b5bdc373020f3a09db3f398f73:/docs/latex/wx/minifram.tex

diff --git a/docs/latex/wx/minifram.tex b/docs/latex/wx/minifram.tex
index a308b9ed2c..94be6ca012 100644
--- a/docs/latex/wx/minifram.tex
+++ b/docs/latex/wx/minifram.tex
@@ -9,6 +9,7 @@ using the ``Mini frame'' command of the ``Generic dialogs'' submenu.
 \wxheading{Derived from}
 
 \helpref{wxFrame}{wxframe}\\
+\helpref{wxTopLevelWindow}{wxtoplevelwindow}\\
 \helpref{wxWindow}{wxwindow}\\
 \helpref{wxEvtHandler}{wxevthandler}\\
 \helpref{wxObject}{wxobject}
