X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/1ae30333bc929731802800694f85e6275986cd0a..d67c33888f65e236adedd65ffbd978607eadc9d5:/docs/latex/wx/platinfo.tex

diff --git a/docs/latex/wx/platinfo.tex b/docs/latex/wx/platinfo.tex
index c15b49766b..e44d4d1a66 100644
--- a/docs/latex/wx/platinfo.tex
+++ b/docs/latex/wx/platinfo.tex
@@ -22,6 +22,10 @@ is running under and some basic architecture info of the machine where it's runn
 
 <wx/platinfo.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxGetOSVersion}{wxgetosversion}, \helpref{wxIsPlatformLittleEndian}{wxisplatformlittleendian},
