X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/1a090517cf7dfd1f42b2c074ce9bd1b59f1de02b..c9c537e6b06e7ca0160de52b7a91901aef0381e0:/docs/latex/wx/listbox.tex

diff --git a/docs/latex/wx/listbox.tex b/docs/latex/wx/listbox.tex
index 3c8d967241..de3946a513 100644
--- a/docs/latex/wx/listbox.tex
+++ b/docs/latex/wx/listbox.tex
@@ -71,7 +71,7 @@ Default constructor.
 
 \func{}{wxListBox}{\param{wxWindow*}{ parent}, \param{wxWindowID}{ id},\rtfsp
 \param{const wxPoint\&}{ pos = wxDefaultPosition}, \param{const wxSize\&}{ size = wxDefaultSize},\rtfsp
-\param{int}{ n}, \param{const wxString }{choices[] = NULL},\rtfsp
+\param{int}{ n = 0}, \param{const wxString }{choices[] = NULL},\rtfsp
 \param{long}{ style = 0}, \param{const wxValidator\& }{validator = wxDefaultValidator}, \param{const wxString\& }{name = ``listBox"}}
 
 \func{}{wxListBox}{\param{wxWindow*}{ parent}, \param{wxWindowID}{ id},\rtfsp
