X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/18e33484810be21beaedde30f40d4fb824277d83..de279b5406eaa3381c197ca3f0b971d0b385cff1:/docs/latex/wx/evthand.tex

diff --git a/docs/latex/wx/evthand.tex b/docs/latex/wx/evthand.tex
index 2efdccbe7d..e7ad8ef8f2 100644
--- a/docs/latex/wx/evthand.tex
+++ b/docs/latex/wx/evthand.tex
@@ -121,11 +121,11 @@ handler is disconnected.}
 
 \membersection{wxEvtHandler::Disconnect}\label{wxevthandlerdisconnect}
 
-\func{bool}{Disconnect}{\param{int}{ id},
+\func{bool}{Disconnect}{\param{int}{ id = \texttt{wxID\_ANY}},
  \param{wxEventType }{eventType = wxEVT\_NULL}, \param{wxObjectEventFunction}{ function = NULL},
  \param{wxObject*}{ userData = NULL}, \param{wxEvtHandler*}{ eventSink = NULL}}
 
-\func{bool}{Disconnect}{\param{int}{ id}, \param{int}{ lastId = -1},
+\func{bool}{Disconnect}{\param{int}{ id}, \param{int}{ lastId = \texttt{wxID\_ANY}},
  \param{wxEventType }{eventType = wxEVT\_NULL}, \param{wxObjectEventFunction}{ function = NULL},
  \param{wxObject*}{ userData = NULL}, \param{wxEvtHandler*}{ eventSink = NULL}}
 
