X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/154b6b0f0eda0007d7ffbbfacff7e57c5861c28b..d67c33888f65e236adedd65ffbd978607eadc9d5:/docs/latex/wx/realpoin.tex

diff --git a/docs/latex/wx/realpoin.tex b/docs/latex/wx/realpoin.tex
index c9f7254d7e..c5b1b6d2ab 100644
--- a/docs/latex/wx/realpoin.tex
+++ b/docs/latex/wx/realpoin.tex
@@ -12,6 +12,10 @@ None
 
 <wx/gdicmn.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxPoint}{wxpoint}
