X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/154b6b0f0eda0007d7ffbbfacff7e57c5861c28b..6e42617af493da590f7d08ed248be615ab817eee:/docs/latex/wx/recguard.tex

diff --git a/docs/latex/wx/recguard.tex b/docs/latex/wx/recguard.tex
index 92049cd8af..7f1f3b4b81 100644
--- a/docs/latex/wx/recguard.tex
+++ b/docs/latex/wx/recguard.tex
@@ -49,6 +49,10 @@ No base class
 
 <wx/recguard.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
