X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/0d559d69c8115c8aaabba70f37d49b4effbc2ab2..6be663cf0d9c0ce48dea6c1c2f628ed376f128c0:/docs/latex/wx/splitter.tex

diff --git a/docs/latex/wx/splitter.tex b/docs/latex/wx/splitter.tex
index f2631badff..bf1087b6c8 100644
--- a/docs/latex/wx/splitter.tex
+++ b/docs/latex/wx/splitter.tex
@@ -143,7 +143,7 @@ This should be called if you wish to initially view only a single pane in the sp
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxSplitterWindow::SplitVertically}{wxsplitterwindowsplitvertically},\rtfsp
-\helpref{wxSplitterWindow::SplitHorizontally}{wxsplitterwindowsplithorizontally}.
+\helpref{wxSplitterWindow::SplitHorizontally}{wxsplitterwindowsplithorizontally}
 
 \membersection{wxSplitterWindow::IsSplit}\label{wxsplitterwindowissplit}
 
@@ -191,7 +191,7 @@ may wish to delete the window.
 
 \membersection{wxSplitterWindow::OnSashPositionChange}\label{wxsplitterwindowonsashpositionchange}
 
-\func{virtual bool}{OnSashPositionChange}{\param{int }{newSashPosition}
+\func{virtual bool}{OnSashPositionChange}{\param{int }{newSashPosition}}
 
 Application-overridable function called when the sash position is changed by 
 user. It may return FALSE to prevent the change or TRUE to allow it.
@@ -299,7 +299,7 @@ window is not currently split using \helpref{IsSplit}{wxsplitterwindowissplit}.
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxSplitterWindow::SplitVertically}{wxsplitterwindowsplitvertically}, \helpref{wxSplitterWindow::IsSplit}{wxsplitterwindowissplit},\rtfsp
-\helpref{wxSplitterWindow::Unsplit}{wxsplitterwindowunsplit}.
+\helpref{wxSplitterWindow::Unsplit}{wxsplitterwindowunsplit}
 
 \membersection{wxSplitterWindow::SplitVertically}\label{wxsplitterwindowsplitvertically}
 
