X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/0a4e332382a00033b2d6ff3379b244ad3c42db6f..6294ac2e91af3408cfa04910b90ad7ace94f1220:/docs/latex/wx/gauge.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/gauge.tex b/docs/latex/wx/gauge.tex
index 4bf0ea82c6..d615f8ec88 100644
--- a/docs/latex/wx/gauge.tex
+++ b/docs/latex/wx/gauge.tex
@@ -138,10 +138,6 @@ This method is not implemented (returns $0$) for most platforms.
 
 Returns the current position of the gauge.
 
-\wxheading{Remarks}
-
-This method is not implemented (doesn't do anything) for most platforms.
-
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxGauge::SetValue}{wxgaugesetvalue}
