X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/0915d0b2e210701353ef30743d0df9c195f76295..1c0f361be288df133c766e04cc857b3e4682b31a:/docs/latex/wx/outptstr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/outptstr.tex b/docs/latex/wx/outptstr.tex
index b01a4b9a0f..5ebf899fa5 100644
--- a/docs/latex/wx/outptstr.tex
+++ b/docs/latex/wx/outptstr.tex
@@ -45,10 +45,20 @@ stream position.
 
 \membersection{wxOutputStream::SeekO}\label{wxoutputstreamseeko}
 
-\func{off\_t}{SeekO}{\param{off\_t}{ pos}, \param{wxSeekMode}{ mode}}
+\func{off\_t}{SeekO}{\param{off\_t}{ pos}, \param{wxSeekMode}{ mode = wxFromStart}}
 
 Changes the stream current position.
 
+\wxheading{Parameters}
+
+\docparam{pos}{Offset to seek to.}
+
+\docparam{mode}{One of {\bf wxFromStart}, {\bf wxFromEnd}, {\bf wxFromCurrent}.}
+
+\wxheading{Return value}
+
+The new stream position or wxInvalidOffset on error.
+
 \membersection{wxOutputStream::TellO}
 
 \constfunc{off\_t}{TellO}{\void}
