X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/08f1d4387331d652b8297e6a4aef782b921bad5e..4496eadc93e3740f2e0d936cace2eb58ef2f3f63:/docs/latex/wx/scrolwin.tex

diff --git a/docs/latex/wx/scrolwin.tex b/docs/latex/wx/scrolwin.tex
index 96106f3ae0..dd1273f9ce 100644
--- a/docs/latex/wx/scrolwin.tex
+++ b/docs/latex/wx/scrolwin.tex
@@ -372,7 +372,7 @@ yourself.
 
 \membersection{wxScrolledWindow::PrepareDC}\label{wxscrolledwindowpreparedc}
 
-\func{void}{DoPrepareDC}{\param{wxDC\& }{dc}}
+\func{void}{PrepareDC}{\param{wxDC\& }{dc}}
 
 This function is for backwards compatibility only and simply calls 
 \helpref{DoPrepareDC}{wxscrolledwindowdopreparedc} now. Notice that it is 
