X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/0599486175c95fd5576c2c60687c5b58db2f4619..65baafba0e8cd74f2264b7e2f7625ff5bea84864:/docs/latex/wx/upduievt.tex?ds=inline

diff --git a/docs/latex/wx/upduievt.tex b/docs/latex/wx/upduievt.tex
index 1032665247..d4673f24f5 100644
--- a/docs/latex/wx/upduievt.tex
+++ b/docs/latex/wx/upduievt.tex
@@ -188,7 +188,7 @@ idle processing.
 
 \membersection{wxUpdateUIEvent::SetMode}\label{wxupdateuieventsetmode}
 
-\func{static void}{SetMode}{\param{wxIdleMode }{mode}}
+\func{static void}{SetMode}{\param{wxUpdateUIMode }{mode}}
 
 Specify how wxWidgets will send update events: to
 all windows, or only to those which specify that they
