X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/0272a10d2e6d5323422c4c8600fe47ccac0df182..ad05cdb74c4a1e632b6e9c5e56f463c6d798457b:/src/png/scripts/pngw32.def

diff --git a/src/png/scripts/pngw32.def b/src/png/scripts/pngw32.def
index 58a826d631..79de878480 100644
--- a/src/png/scripts/pngw32.def
+++ b/src/png/scripts/pngw32.def
@@ -5,7 +5,7 @@
 LIBRARY
 
 EXPORTS
-;Version 1.2.20
+;Version 1.2.34
   png_build_grayscale_palette  @1
   png_check_sig        @2
   png_chunk_error      @3
