X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/01b8292d114793e679b05676cbb8c352e9e95c1c..9bf6a1b80cb856903e15387ebecc926142e73010:/docs/latex/wx/strmbase.tex

diff --git a/docs/latex/wx/strmbase.tex b/docs/latex/wx/strmbase.tex
index dc7a184b51..57f20bf291 100644
--- a/docs/latex/wx/strmbase.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmbase.tex
@@ -14,6 +14,10 @@ None
 
 <wx/stream.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxStreamBuffer}{wxstreambuffer}
@@ -85,7 +89,7 @@ In that cases, GetSize returns $0$ so you should always test its return value.
 
 \membersection{wxStreamBase::IsOk}\label{wxstreambaseisok}
 
-\constfunc{bool}{IsOk}{\void}
+\constfunc{virtual bool}{IsOk}{\void}
 
 Returns true if no error occurred on the stream.
 
