X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/01b8292d114793e679b05676cbb8c352e9e95c1c..2cb1b0a805438b00f8649fb6b9f913dffa5b53b5:/docs/latex/wx/strmbase.tex?ds=inline

diff --git a/docs/latex/wx/strmbase.tex b/docs/latex/wx/strmbase.tex
index dc7a184b51..adf12c7911 100644
--- a/docs/latex/wx/strmbase.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmbase.tex
@@ -85,7 +85,7 @@ In that cases, GetSize returns $0$ so you should always test its return value.
 
 \membersection{wxStreamBase::IsOk}\label{wxstreambaseisok}
 
-\constfunc{bool}{IsOk}{\void}
+\constfunc{virtual bool}{IsOk}{\void}
 
 Returns true if no error occurred on the stream.
 
