X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/01802c507c5edd947eeae4c64de01f3337c8bb09..9180b5352f9d5b5bcccee563e9b3c0f68c4f1303:/docs/latex/wx/sashwin.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/sashwin.tex b/docs/latex/wx/sashwin.tex
index a2a85b294d..4b589a6fc5 100644
--- a/docs/latex/wx/sashwin.tex
+++ b/docs/latex/wx/sashwin.tex
@@ -60,7 +60,7 @@ enum wxSashEdgePosition {
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
-\membersection{wxSashWindow::wxSashWindow}
+\membersection{wxSashWindow::wxSashWindow}\label{wxsashwindowctor}
 
 \func{}{wxSashWindow}{\void}
 
@@ -91,7 +91,7 @@ should generate a default size for the window.}
 
 \docparam{name}{Window name.}
 
-\membersection{wxSashWindow::\destruct{wxSashWindow}}
+\membersection{wxSashWindow::\destruct{wxSashWindow}}\label{wxsashwindowdtor}
 
 \func{}{\destruct{wxSashWindow}}{\void}
 
