
\section{\class{wxGBPosition}}\label{wxgbposition}

This class represents the position of an item in a virtual grid of
rows and columns managed by a \helpref{wxGridBagSizer}{wxgridbagsizer}.

\wxheading{Derived from}

No base class

\wxheading{Include files}

<wx/gbsizer.h>

\latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}


\membersection{wxGBPosition::wxGBPosition}\label{wxgbpositionwxgbposition}

\func{}{wxGBPosition}{\void}

\func{}{wxGBPosition}{\param{int }{row}, \param{int }{col}}

Construct a new wxGBPosition, optionally setting the row and column.
The default is (0,0).


\membersection{wxGBPosition::GetCol}\label{wxgbpositiongetcol}

\constfunc{int}{GetCol}{\void}

Get the current column value.

\membersection{wxGBPosition::GetRow}\label{wxgbpositiongetrow}

\constfunc{int}{GetRow}{\void}

Get the current row value.

\membersection{wxGBPosition::SetCol}\label{wxgbpositionsetcol}

\func{void}{SetCol}{\param{int }{col}}

Set a new column value.

\membersection{wxGBPosition::SetRow}\label{wxgbpositionsetrow}

\func{void}{SetRow}{\param{int }{row}}

Set a new row value.

\membersection{wxGBPosition::operator!}\label{wxgbpositionoperatorunknown}

\constfunc{bool}{operator!}{\param{const wxGBPosition\& }{p}}

Is the wxGBPosition valid?  (An invalid wxGBPosition is (-1,-1). )


\membersection{wxGBPosition::operator==}\label{wxgbpositionoperatorequal}

\constfunc{bool operator}{operator==}{\param{const wxGBPosition\& }{p}}

Compare equality of two wxGBPositions.

