%
% automatically generated by HelpGen from
% include\wx\sizer.h at 13/Aug/99 22:27:59
%


\section{\class{wxStaticBoxSizer}}\label{wxstaticboxsizer}



wxStaticBoxSizer


\wxheading{Derived from}

\helpref{wxBoxSizer}{wxboxsizer}

\wxheading{Data structures}

\latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}


\membersection{wxStaticBoxSizer::wxStaticBoxSizer}\label{wxstaticboxsizerwxstaticboxsizer}

\func{}{wxStaticBoxSizer}{\param{wxStaticBox* }{box}, \param{int }{orient}}


\membersection{wxStaticBoxSizer::RecalcSizes}\label{wxstaticboxsizerrecalcsizes}

\func{void}{RecalcSizes}{\void}


\membersection{wxStaticBoxSizer::CalcMin}\label{wxstaticboxsizercalcmin}

\func{wxSize}{CalcMin}{\void}


\membersection{wxStaticBoxSizer::GetStaticBox}\label{wxstaticboxsizergetstaticbox}

\func{wxStaticBox*}{GetStaticBox}{\void}

