\section{\class{wxRealFormValidator}}\label{wxrealformvalidator}

\overview{Validator classes}{proplistvalidatorclasses}

This class validates a range of real values for form views. The associated panel item must be a wxText.

\membersection{wxRealFormValidator::wxRealFormValidator}

\func{void}{wxRealFormValidator}{\param{float }{min=0.0}, \param{float }{max=0.0},
 \param{long}{ flags=0}}

Constructor. Assigning zero to minimum and maximum values indicates that there is no range to check.


