<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">NAME         TEX2RTF
DESCRIPTION  'Tex2Rtf'
;
EXETYPE      DOS
;
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
;
HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    8192
</pre></body></html>