X-Git-Url: https://git.saurik.com/cycript.git/blobdiff_plain/f61f9da6a07a3d2ebdc5f46600856eca0fe83897..e7ff015817107dbac9373c19ce851178e4f3c791:/Bridge.def

diff --git a/Bridge.def b/Bridge.def
index 1d3c4f0..111b5db 100644
--- a/Bridge.def
+++ b/Bridge.def
@@ -5,6 +5,8 @@ C NULL null
 : applicationDidFinishLaunching: v12@0:4@8
 
 T id @
+T Class #
+T SEL :
 
 T short s
 T int i
