X-Git-Url: https://git.saurik.com/cycript.git/blobdiff_plain/dedb352cc79448a3ba75c7d39629a0dd9772825a..d428e0289e70ff5725f7b606ce1a69bd96e110d3:/Bridge.def?ds=sidebyside

diff --git a/Bridge.def b/Bridge.def
index 486b0ab..0071f38 100644
--- a/Bridge.def
+++ b/Bridge.def
@@ -31,7 +31,7 @@ T uint16_t {ushort}
 T int32_t {int}
 T uint32_t {uint}
 T int64_t {longlong}
-T uint64_6 {ulonglong}
+T uint64_t {ulonglong}
 
 T SInt8 {int8_t}
 T UInt8 {uint8_t}
