X-Git-Url: https://git.saurik.com/cycript.git/blobdiff_plain/c239b9f8664af054c40d00c68ba4054a23b97735..1e7ce5572cfc83d260cbe73d66814f54e5760c37:/Bridge.def?ds=sidebyside

diff --git a/Bridge.def b/Bridge.def
index 2994bd1..7ce9cda 100644
--- a/Bridge.def
+++ b/Bridge.def
@@ -4,6 +4,20 @@ C nil null
 
 : applicationDidFinishLaunching: v12@0:4@8
 
+T id @
+
+T short s
+T int i
+T long l
+
+T uint I
+T ulong L
+T ushort S
+
+T char c
+T boolean B
+T float f
+T double d
 
 S CGPoint "x"f"y"f
 S CGRect "origin"{CGPoint}"size"{CGSize}
